I44S

Viola (da gamba)

Sonata Undecima à 5.

Johann Rosenmüller (1619-1684) Adagio ˘ ˘ P ¯ Allegro 2 : ˇ` - ˇ ˇˇ

6I44 ˇˇ

ĹĹĽĽ ˇˇ ÃÃ ˇ ˇˇ ĹĹĽĽ ˇˇ óóˇ ˇ ˇˇ

ĹĹĽĽ̌ˇ ÃÃ ˇ ˇ ˇ Ĺ

ĹĽĽ̌ ˇ` (ˇˇ ÕÕ ˇˇ óó ˇ 9I44

ˇ > < Adagio ˘ ˘ P¯ Allegro 2 :ˇ ` (ˇ ˇˇ

15I44 ˇˇ ĹĹŁŁ̌ ˇ ÃÃ̌ ˇ ˇ ĹĹŁŁ̌ ˇ óó ˇ ˇ ˇˇ

ĹĹŁŁ̌ ˇ ÃÃ̌ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` (ˇ

18I44

ˇ` - ˇ ˇ` (ˇ ˇ` (ˇ ˇ` (ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ

21I44 ˇ ˇ ˇ ˇˇ ÕÕˇˇ

ˇ 4ˇ Ě Ě ˇ ? ˇ 4ˇ ÊÊˇ ?

ˇ 4ˇ ÊÊˇ 23I44ˇ ÏÏˇ ˇ ÏÏ ˇ ˇ ˇˇ ÄÄ ˇ ? ˇˇ ÊÊ ˇ ? ˇˇ ÊÊ ˇ ˇˇ ˇˇ

26I44 ? ˇˇ ÐÐˇ ? ˇˇ ÐÐ ˇˇ ÛÛ ˇ ˇ ˇ > Adagio < ˘ P¯

30I44 < ˘ P 4¯ <˘

˘ 6˘ ¯ P¯

© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.22

http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/r1682son

28 Rosenmüller 1682 – Sonata Undecima à 5. – Viola (da gamba)

36I44_{32} Adagio ¯` ¯` ¯` ¯` ¯` ¯˘

42I44 ¯ ˘ ¯ ˘ 4¯ ˘ ˛ ˘¯

46I44 Presto ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ¯ ˘ ˘ ¯ ˇˇ ĹĹ ˇ ˇˇ ĹĹ ˇ ˇ ˇ ĹĹ̌

50I44 ˇ ˇ ĹĹ̌ ˇˇ ĹĹ ˇ ˇ ˇ ĹĹ̌ ¯ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˘ ˘˘

54I44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ¯˘ ¯ ˘ 58I44

¯ ˘ ˘ ˘˘

˘ ˘ ˘ ˘ < < ˘ < <

63I44

˘` ˇ ˘ ˘ ¯_p˘` ˇ ˘ ˘ ¯ ˘ < <

68I44S Adagio < 6˘ ¸ ˘ 4˘ < ˘ A ˘ ˘¯

73I44 > 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ^{Presto} ˇ > ˇ >

ˇ 4ˇˇ ÕÕˇ ˇ óóˇ 77I44ˇ > Adagio > ˇ 4ˇ 6ˇ ˇ 6ˇ^{Presto}ˇ` - ˇˇ > ˇ > ˇ` - ˇ

81I44 ˇ ŢŢ̌ ˇ ŢŢ̌ ˇ ŢŢ ˇˇ ŢŢ ˇˇ ŢŢ ˇˇ ŢŢ ˇˇ ÃÃ ˇ ˇˇ > Adagio >ˇ © Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.22

http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/r1682son

Rosenmüller 1682 – Sonata Undecima à 5. – Viola (da gamba) 29

84I44 ˇˇ

ˇ ˇ 4ˇ 6ˇ ˇˇ Presto ˇ > ˇ > ˇ >ˇ ˇ ŐŐŔŔ

ˇ ˇ ˇˇ

88I44 ˇˇ

ŐŐŔŔ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ > ˇ > ˇ > ˇ ˇ ÎÎÏÏ ˇ ˇ ˇˇ

91I44 ˇˇ ĹĹ ŁŁ̌ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇˇ

94I44 ˇ ˇ ˇ ˇˇ > Adagio (come stà) > ˇ ˘ 4˘ ¯ P¯

99I44_{32} Adagio ¯` ¯` ¯` ¯` ¯` ¯˘

105I44 ¯ ˘ ¯ ˘ 4¯ ˘ ˛ ˘¯

109I44 Presto ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ¯ ˘ ˘ ¯ ˇˇ ĹĹ ˇ ˇˇ ĹĹ ˇ ˇ ˇ ĹĹ̌

113I44 ˇ ˇ ĹĹ̌ ˇˇ ĹĹ ˇ ˇ ˇ ĹĹ̌ ¯ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˘ ˘˘

117I44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ¯˘ ¯ ˘ 121I44

¯ ˘ ˘ ˘˘

˘ ˘ ˘ ˘ < < ˘ < <

126I44

˘` ˇ ˘ ˘ ¯_p˘` ˇ ˘ ˘ ¯ ˘ < <

© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.22

http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/r1682son