K4S

Viola 1

Es ist genug

Friedrich Gottlieb Klingenberg (1717?)

Text: F. J. Burmeister 1633–1672 (1662)

Sonatǎ > ˇ > ˇ > ˇ > ˇ > ˇ > 4 K4 ˇ > ˇ > ˘ˇ

ˇ ˘ 6˘ ˘˘ 8 K4 > ˇ ˇ ˇ ˘ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ P¯ R 12 K4R 7 > ˇ ˇ ˇ ˇ > > ˇ ˇ ˇ ˇ > > ˇ ˇˇ 16 K4 ˇ > <^{18} < >

ˇ ˇ ˇˇ > 7

© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.12

http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/kesist