I2R

Violon

16. Paduana à 5

Dietrich Becker (1623?-1679)

¯ « ˘ 4˘ ˇ ˇ 2ˇ ˇ¯ 5 I2¯ ¯ ¯¯ ¯ 10 I2 ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ E ¯ 7 16 I2 7 2ˇ` - ˇ ˇ ˇ ˇ` (ˇ ˇ ˇ 2 ČČ ˇ ˇ` - ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇˇ ˇ 20 I2 ˘ ˘ ¯ ¯ ¯¯ 2˘˘ 26 I2 2ˇ ˇ ˘ ¯ ˘˘ ˘ ˇˇ ˇ` (ˇ ˇˇ 31 I2ˇ ˇ ˘ ¯ ¯ ¯ F¯ 7 36 I2 7˘ ˘˘ ˘ ˇ ˇ 2ÃÃˇ ˇˇ ˇ ŁŁ ˇˇ ÃÃ ˇ 2ˇˇ ˇ 40 I2 ˇ ˇ` ˇ ˇ 2ˇ` ˇ Ž ˇ` ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ`ˇ 43 I2 ˇ ˇ 2ˇ ˇ ¯˘ > ˇ 4˘ >ˇ 47 I2˘ > 6ˇ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ A ¯ 7

© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.8

http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bmfrfr